\documentclass[kind=MEDHS,a4j,bachelor,landscape,viewer,color,check]{edb-syl}
\def\年度{2011}
\def\和年度{23}
\begin{document}

\Englishfalse
%%%% 217671:217680
\begin{edb:lecture}%
\EdbEID{217680}\EdbEOID{541666}%
\包含false%
\授業ID{217671:217680}%
\授業概要種別{170140}%
\名称{医用システム工学}{Medical Systems Engineering}%
\題目{}{}%
\担当教員{\所属肩書氏名{保健学科 放射線技術科学専攻 医用放射線科学講座}{教授}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60156/profile-ja.html}{\EdbSMG{吉永}{}{哲哉}}}\所属肩書氏名{保健学科 放射線技術科学専攻 医用放射線科学講座}{教授}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60157/profile-ja.html}{\EdbSMG{近藤}{}{正}}}\所属肩書氏名{保健学科 放射線技術科学専攻 医用放射線科学講座}{助教}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/123312/profile-ja.html}{\EdbSMG{藤本}{}{憲市}}}}%
\開講学期{}%
\履修種別{選択}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{E}{\EdbAlert{画像処理フィルタ，光学伝達特性などの線形時不変システムを理解できる}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{J}{画像処理フィルタ，光学伝達特性などの線形時不変システムを理解できる}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{E}{\EdbAlert{CT画像再構成の数理を理解できる}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{J}{CT画像再構成の数理を理解できる}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{3}{E}{\EdbAlert{強度変調放射線治療計画などの原理である最適化問題を理解できる}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{3}{J}{強度変調放射線治療計画などの原理である最適化問題を理解できる}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{4}{E}{\EdbAlert{画像領域分割の基本原理を理解できる}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{4}{J}{画像領域分割の基本原理を理解できる}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{5}{E}{\EdbAlert{ニューラルネットワークを用いたコンピュータ支援診断システムの基本原理を理解できる}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{5}{J}{ニューラルネットワークを用いたコンピュータ支援診断システムの基本原理を理解できる}%
\計画表巾定義{0.71}{}{}{}{}%
\計画表中定義{1.14}{0.00}{0.00}{0.00}{0.00}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{E}{\計画表{1.}{医用診断・治療機器と数理科学}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{J}{\計画表{1.}{医用診断・治療機器と数理科学}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{E}{\計画表{2.}{医用機器における線形時不変システム特性}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{J}{\計画表{2.}{医用機器における線形時不変システム特性}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{E}{\計画表{3.}{線形時不変システムの性質}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{J}{\計画表{3.}{線形時不変システムの性質}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{E}{\計画表{4.}{CT画像再構成と逆問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{J}{\計画表{4.}{CT画像再構成と逆問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{E}{\計画表{5.}{逆投影法によるCT画像再構成の数理}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{J}{\計画表{5.}{逆投影法によるCT画像再構成の数理}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{E}{\計画表{6.}{逐次CT画像再構成法の数理}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{J}{\計画表{6.}{逐次CT画像再構成法の数理}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{E}{\計画表{7.}{CT画像再構成と最適化問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{J}{\計画表{7.}{CT画像再構成と最適化問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{E}{\計画表{8.}{強度変調放射線治療計画の目標関数}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{J}{\計画表{8.}{強度変調放射線治療計画の目標関数}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{E}{\計画表{9.}{強度変調放射線治療計画と最適化問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{J}{\計画表{9.}{強度変調放射線治療計画と最適化問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{E}{\計画表{10.}{医用画像領域分割}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{J}{\計画表{10.}{医用画像領域分割}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{E}{\計画表{11.}{コンピュータ支援診断システム}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{J}{\計画表{11.}{コンピュータ支援診断システム}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{E}{\計画表{12.}{ニューラルネットワークの基礎}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{J}{\計画表{12.}{ニューラルネットワークの基礎}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{E}{\計画表{13.}{ニューラルネットワークの応用}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{J}{\計画表{13.}{ニューラルネットワークの応用}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{E}{\計画表{14.}{遺伝的アルゴリズム}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{J}{\計画表{14.}{遺伝的アルゴリズム}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{E}{\計画表{15.}{要点の整理と演習}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{J}{\計画表{15.}{要点の整理と演習}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{E}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{J}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{E}{\EdbAlert{医用診断・治療機器に用いられている技術は益々高度化し，数理科学・信号処理工学を応用した統合システムとしての系統的な理解が不可欠となっている．医用画像処理，医用画像再構成，放射線治療計画，医用画像領域分割，コンピュータ支援診断システムに関する最新技術の理解と応用力の修得を目的とする．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{J}{医用診断・治療機器に用いられている技術は益々高度化し，数理科学・信号処理工学を応用した統合システムとしての系統的な理解が不可欠となっている．医用画像処理，医用画像再構成，放射線治療計画，医用画像領域分割，コンピュータ支援診断システムに関する最新技術の理解と応用力の修得を目的とする．}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{E}{\EdbAlert{線形時不変システム，画像再構成，最適化問題，医用画像領域分割，人工ニューラルネットワークなどに関する基礎理論を教授する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{J}{線形時不変システム，画像再構成，最適化問題，医用画像領域分割，人工ニューラルネットワークなどに関する基礎理論を教授する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{@}{217676}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{E}{\EdbSeeLecture{Medical Imaging Equipment Engineering}{217671}{217676}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{J}{\EdbSeeLecture{医用画像機器工学}{217671}{217676}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{@}{217703}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{E}{\EdbSeeLecture{Nuclear Medicine Equipment Engineering}{217671}{217703}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{J}{\EdbSeeLecture{核医学検査機器工学}{217671}{217703}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{3}{@}{217761}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{3}{E}{\EdbSeeLecture{Radiation therapy equipment engineering}{217671}{217761}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{3}{J}{\EdbSeeLecture{放射線治療機器工学}{217671}{217761}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{@}{217678}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{E}{\EdbSeeLecture{Medical Imaging and Information Science I}{217671}{217678}{0.5}}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{J}{\EdbSeeLecture{医用画像情報学I}{217671}{217678}{0.5}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{1}{J}{\連絡先個人{\EdbEMAIL{yosinaga@medsci.tokushima-u.ac.jp}{y{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}n{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}g{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p}}{吉永 (保健学B棟教員研究室(吉永), 088-633-9050, \EdbEMAIL{yosinaga@medsci.tokushima-u.ac.jp}{y{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}n{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}g{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p})}{毎週金曜日18:00$\sim{}$19:00}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{2}{J}{\連絡先個人{\EdbEMAIL{kondo@medsci.tokushima-u.ac.jp}{k{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}n{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p}}{近藤 (088-633-9024, \EdbEMAIL{kondo@medsci.tokushima-u.ac.jp}{k{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}n{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p})}{}}%
\end{edb:lecture}%

\Englishtrue
%%%% 217671:217680
\begin{edb:lecture}%
\EdbEID{217680}\EdbEOID{541666}%
\包含false%
\授業ID{217671:217680}%
\授業概要種別{170140}%
\名称{Medical Systems Engineering}{医用システム工学}%
\題目{}{}%
\担当教員{\所属肩書氏名{Radiologic Science and Engineering, Major in Radiologic Science, School of Health Sciences}{Professor}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60156/profile-en.html}{\EdbGMS{Tetsuya}{}{Yoshinaga}}}\所属肩書氏名{Radiologic Science and Engineering, Major in Radiologic Science, School of Health Sciences}{Professor}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60157/profile-en.html}{\EdbGMS{Tadashi}{}{Kondo}}}\所属肩書氏名{Radiologic Science and Engineering, Major in Radiologic Science, School of Health Sciences}{Assistant Professor}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/123312/profile-en.html}{\EdbGMS{Ken'ichi}{}{Fujimoto}}}}%
\開講学期{}%
\履修種別{selection}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{J}{画像処理フィルタ，光学伝達特性などの線形時不変システムを理解できる}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{E}{\EdbAlert{画像処理フィルタ，光学伝達特性などの線形時不変システムを理解できる}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{J}{CT画像再構成の数理を理解できる}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{E}{\EdbAlert{CT画像再構成の数理を理解できる}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{3}{J}{強度変調放射線治療計画などの原理である最適化問題を理解できる}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{3}{E}{\EdbAlert{強度変調放射線治療計画などの原理である最適化問題を理解できる}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{4}{J}{画像領域分割の基本原理を理解できる}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{4}{E}{\EdbAlert{画像領域分割の基本原理を理解できる}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{5}{J}{ニューラルネットワークを用いたコンピュータ支援診断システムの基本原理を理解できる}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{5}{E}{\EdbAlert{ニューラルネットワークを用いたコンピュータ支援診断システムの基本原理を理解できる}}%
\計画表巾定義{0.71}{}{}{}{}%
\計画表中定義{1.14}{0.00}{0.00}{0.00}{0.00}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{J}{\計画表{1.}{医用診断・治療機器と数理科学}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{E}{\計画表{1.}{医用診断・治療機器と数理科学}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{J}{\計画表{2.}{医用機器における線形時不変システム特性}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{E}{\計画表{2.}{医用機器における線形時不変システム特性}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{J}{\計画表{3.}{線形時不変システムの性質}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{E}{\計画表{3.}{線形時不変システムの性質}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{J}{\計画表{4.}{CT画像再構成と逆問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{E}{\計画表{4.}{CT画像再構成と逆問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{J}{\計画表{5.}{逆投影法によるCT画像再構成の数理}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{E}{\計画表{5.}{逆投影法によるCT画像再構成の数理}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{J}{\計画表{6.}{逐次CT画像再構成法の数理}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{E}{\計画表{6.}{逐次CT画像再構成法の数理}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{J}{\計画表{7.}{CT画像再構成と最適化問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{E}{\計画表{7.}{CT画像再構成と最適化問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{J}{\計画表{8.}{強度変調放射線治療計画の目標関数}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{E}{\計画表{8.}{強度変調放射線治療計画の目標関数}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{J}{\計画表{9.}{強度変調放射線治療計画と最適化問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{E}{\計画表{9.}{強度変調放射線治療計画と最適化問題}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{J}{\計画表{10.}{医用画像領域分割}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{E}{\計画表{10.}{医用画像領域分割}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{J}{\計画表{11.}{コンピュータ支援診断システム}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{E}{\計画表{11.}{コンピュータ支援診断システム}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{J}{\計画表{12.}{ニューラルネットワークの基礎}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{E}{\計画表{12.}{ニューラルネットワークの基礎}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{J}{\計画表{13.}{ニューラルネットワークの応用}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{E}{\計画表{13.}{ニューラルネットワークの応用}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{J}{\計画表{14.}{遺伝的アルゴリズム}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{E}{\計画表{14.}{遺伝的アルゴリズム}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{J}{\計画表{15.}{要点の整理と演習}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{E}{\計画表{15.}{要点の整理と演習}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{J}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{E}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{J}{医用診断・治療機器に用いられている技術は益々高度化し，数理科学・信号処理工学を応用した統合システムとしての系統的な理解が不可欠となっている．医用画像処理，医用画像再構成，放射線治療計画，医用画像領域分割，コンピュータ支援診断システムに関する最新技術の理解と応用力の修得を目的とする．}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{E}{\EdbAlert{医用診断・治療機器に用いられている技術は益々高度化し，数理科学・信号処理工学を応用した統合システムとしての系統的な理解が不可欠となっている．医用画像処理，医用画像再構成，放射線治療計画，医用画像領域分割，コンピュータ支援診断システムに関する最新技術の理解と応用力の修得を目的とする．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{J}{線形時不変システム，画像再構成，最適化問題，医用画像領域分割，人工ニューラルネットワークなどに関する基礎理論を教授する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{E}{\EdbAlert{線形時不変システム，画像再構成，最適化問題，医用画像領域分割，人工ニューラルネットワークなどに関する基礎理論を教授する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{@}{217676}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{J}{\EdbSeeLecture{医用画像機器工学}{217671}{217676}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{E}{\EdbSeeLecture{Medical Imaging Equipment Engineering}{217671}{217676}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{@}{217703}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{J}{\EdbSeeLecture{核医学検査機器工学}{217671}{217703}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{E}{\EdbSeeLecture{Nuclear Medicine Equipment Engineering}{217671}{217703}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{3}{@}{217761}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{3}{J}{\EdbSeeLecture{放射線治療機器工学}{217671}{217761}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{3}{E}{\EdbSeeLecture{Radiation therapy equipment engineering}{217671}{217761}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{@}{217678}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{J}{\EdbSeeLecture{医用画像情報学I}{217671}{217678}{0.5}}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{E}{\EdbSeeLecture{Medical Imaging and Information Science I}{217671}{217678}{0.5}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{1}{E}{\連絡先個人{\EdbEMAIL{yosinaga@medsci.tokushima-u.ac.jp}{y{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}n{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}g{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p}}{Yoshinaga (\EdbAlert{保健学B棟教員研究室(吉永)}, +81-88-633-9050, \EdbEMAIL{yosinaga@medsci.tokushima-u.ac.jp}{y{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}n{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}g{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p})}{18:00-19:00 every Friday}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{2}{E}{\連絡先個人{\EdbEMAIL{kondo@medsci.tokushima-u.ac.jp}{k{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}n{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p}}{Kondo (+81-88-633-9024, \EdbEMAIL{kondo@medsci.tokushima-u.ac.jp}{k{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}n{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p})}{}}%
\end{edb:lecture}%

\end{document}
