\documentclass[kind=MEDHS,a4j,bachelor,landscape,viewer,color,check]{edb-syl}
\def\年度{2011}
\def\和年度{23}
\begin{document}

\Englishfalse
%%%% 217670:217892
\begin{edb:lecture}%
\EdbEID{217892}\EdbEOID{543020}%
\包含false%
\授業ID{217670:217892}%
\授業概要種別{170140}%
\名称{放射性同位元素検査技術学実習}{Practice in Radioisotope}%
\題目{}{}%
\担当教員{\所属肩書氏名{保健学科 検査技術科学専攻 機能系検査学講座}{准教授}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60190/profile-ja.html}{\EdbSMG{西田}{}{敏信}}}}%
\開講学期{3年}%
\履修種別{必修}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{E}{\EdbAlert{放射性同位元素の安全利用と事故による障害の重要性を説明できる．放射性同位元素による放射線の測定方法を説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{J}{放射性同位元素の安全利用と事故による障害の重要性を説明できる．放射性同位元素による放射線の測定方法を説明できる．}%
\計画表巾定義{0.71}{}{}{}{}%
\計画表中定義{1.14}{0.00}{0.00}{0.00}{0.00}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{E}{\計画表{1.}{第二情報処理室(iMac)での実習 -1 放射線安全管理に関する情報収集}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{J}{\計画表{1.}{第二情報処理室(iMac)での実習 -1 放射線安全管理に関する情報収集}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{E}{\計画表{2.}{第二情報処理室(iMac)での実習 -2 収集した情報の整理およびプレゼンテーション}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{J}{\計画表{2.}{第二情報処理室(iMac)での実習 -2 収集した情報の整理およびプレゼンテーション}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{E}{\計画表{3.}{放射線管理区域内での実習 -1 GM計数管のプラトー特性の測定および使用電圧の決定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{J}{\計画表{3.}{放射線管理区域内での実習 -1 GM計数管のプラトー特性の測定および使用電圧の決定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{E}{\計画表{4.}{放射線管理区域内での実習 -2 二線源法によるGM計数装置の分解時間の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{J}{\計画表{4.}{放射線管理区域内での実習 -2 二線源法によるGM計数装置の分解時間の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{E}{\計画表{5.}{放射線管理区域内での実習 -3 GM計数装置の計数効率の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{J}{\計画表{5.}{放射線管理区域内での実習 -3 GM計数装置の計数効率の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{E}{\計画表{6.}{放射線管理区域内での実習 -4 ウェル型シンチレーションカウンターによる$\gamma{}$線の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{J}{\計画表{6.}{放射線管理区域内での実習 -4 ウェル型シンチレーションカウンターによる$\gamma{}$線の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{E}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{J}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{E}{\EdbAlert{放射線の安全管理に関する知識を習得する． アイソトープ総合センターの管理区域内における安全管理を理解し，放射性物質から放出される放射線を，測定機器を用いて測定する方法を習得する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{J}{放射線の安全管理に関する知識を習得する． アイソトープ総合センターの管理区域内における安全管理を理解し，放射性物質から放出される放射線を，測定機器を用いて測定する方法を習得する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{E}{\EdbAlert{この実習を通して放射性同位元素の取り扱い方法を学習する． 1.管理区域に入るための準備 2.放射線の測定 3.安全管理に関する情報の収集およびプレゼンテーション}}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{J}{この実習を通して放射性同位元素の取り扱い方法を学習する． 1.管理区域に入るための準備 2.放射線の測定 3.安全管理に関する情報の収集およびプレゼンテーション}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{@}{217891}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{E}{\EdbSeeLecture{Radioisotope}{217670}{217891}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{J}{\EdbSeeLecture{放射性同位元素検査技術学}{217670}{217891}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{E}{\EdbAlert{情報処理室およびインターネットの使用に関するルールを厳守すること． 管理区域内では，安全管理に細心の注意を払うこと}}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{J}{情報処理室およびインターネットの使用に関するルールを厳守すること． 管理区域内では，安全管理に細心の注意を払うこと}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{E}{\EdbAlert{プレゼンテーションおよび質疑応答，実習レポートを基に総合的に評価する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{J}{プレゼンテーションおよび質疑応答，実習レポートを基に総合的に評価する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{E}{\EdbAlert{実習テキストは各自に配布する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{J}{実習テキストは各自に配布する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{1}{J}{\連絡先個人{\EdbEMAIL{nishida@medsci.tokushima-u.ac.jp}{n{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p}}{西田 (088-633-9060, \EdbEMAIL{nishida@medsci.tokushima-u.ac.jp}{n{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p})}{水{\EdbZSp}曜{\EdbZSp}日{\EdbZSp} {\EdbZSp}1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}0{\EdbZSp}0{\EdbZSp}$\sim{}$}}%
\end{edb:lecture}%

\Englishtrue
%%%% 217670:217892
\begin{edb:lecture}%
\EdbEID{217892}\EdbEOID{543020}%
\包含false%
\授業ID{217670:217892}%
\授業概要種別{170140}%
\名称{Practice in Radioisotope}{放射性同位元素検査技術学実習}%
\題目{}{}%
\担当教員{\所属肩書氏名{Functional Laboratory Science, Major in Laboratory Science, School of Health Sciences}{Associate Professor}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60190/profile-en.html}{\EdbGMS{Toshinobu}{}{Nishida}}}}%
\開講学期{3rd-year}%
\履修種別{compulsory}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{J}{放射性同位元素の安全利用と事故による障害の重要性を説明できる．放射性同位元素による放射線の測定方法を説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{E}{\EdbAlert{放射性同位元素の安全利用と事故による障害の重要性を説明できる．放射性同位元素による放射線の測定方法を説明できる．}}%
\計画表巾定義{0.71}{}{}{}{}%
\計画表中定義{1.14}{0.00}{0.00}{0.00}{0.00}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{J}{\計画表{1.}{第二情報処理室(iMac)での実習 -1 放射線安全管理に関する情報収集}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{E}{\計画表{1.}{第二情報処理室(iMac)での実習 -1 放射線安全管理に関する情報収集}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{J}{\計画表{2.}{第二情報処理室(iMac)での実習 -2 収集した情報の整理およびプレゼンテーション}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{E}{\計画表{2.}{第二情報処理室(iMac)での実習 -2 収集した情報の整理およびプレゼンテーション}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{J}{\計画表{3.}{放射線管理区域内での実習 -1 GM計数管のプラトー特性の測定および使用電圧の決定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{E}{\計画表{3.}{放射線管理区域内での実習 -1 GM計数管のプラトー特性の測定および使用電圧の決定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{J}{\計画表{4.}{放射線管理区域内での実習 -2 二線源法によるGM計数装置の分解時間の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{E}{\計画表{4.}{放射線管理区域内での実習 -2 二線源法によるGM計数装置の分解時間の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{J}{\計画表{5.}{放射線管理区域内での実習 -3 GM計数装置の計数効率の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{E}{\計画表{5.}{放射線管理区域内での実習 -3 GM計数装置の計数効率の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{J}{\計画表{6.}{放射線管理区域内での実習 -4 ウェル型シンチレーションカウンターによる$\gamma{}$線の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{E}{\計画表{6.}{放射線管理区域内での実習 -4 ウェル型シンチレーションカウンターによる$\gamma{}$線の測定}{}{}{}{}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{J}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{E}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{J}{放射線の安全管理に関する知識を習得する． アイソトープ総合センターの管理区域内における安全管理を理解し，放射性物質から放出される放射線を，測定機器を用いて測定する方法を習得する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{E}{\EdbAlert{放射線の安全管理に関する知識を習得する． アイソトープ総合センターの管理区域内における安全管理を理解し，放射性物質から放出される放射線を，測定機器を用いて測定する方法を習得する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{J}{この実習を通して放射性同位元素の取り扱い方法を学習する． 1.管理区域に入るための準備 2.放射線の測定 3.安全管理に関する情報の収集およびプレゼンテーション}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{E}{\EdbAlert{この実習を通して放射性同位元素の取り扱い方法を学習する． 1.管理区域に入るための準備 2.放射線の測定 3.安全管理に関する情報の収集およびプレゼンテーション}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{@}{217891}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{J}{\EdbSeeLecture{放射性同位元素検査技術学}{217670}{217891}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{E}{\EdbSeeLecture{Radioisotope}{217670}{217891}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{J}{情報処理室およびインターネットの使用に関するルールを厳守すること． 管理区域内では，安全管理に細心の注意を払うこと}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{E}{\EdbAlert{情報処理室およびインターネットの使用に関するルールを厳守すること． 管理区域内では，安全管理に細心の注意を払うこと}}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{J}{プレゼンテーションおよび質疑応答，実習レポートを基に総合的に評価する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{E}{\EdbAlert{プレゼンテーションおよび質疑応答，実習レポートを基に総合的に評価する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{J}{実習テキストは各自に配布する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{E}{\EdbAlert{実習テキストは各自に配布する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{1}{E}{\連絡先個人{\EdbEMAIL{nishida@medsci.tokushima-u.ac.jp}{n{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p}}{Nishida (+81-88-633-9060, \EdbEMAIL{nishida@medsci.tokushima-u.ac.jp}{n{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}@{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}e{\HZSp[1]}d{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}t{\HZSp[1]}o{\HZSp[1]}k{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}s{\HZSp[1]}h{\HZSp[1]}i{\HZSp[1]}m{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}-{\HZSp[1]}u{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}a{\HZSp[1]}c{\HZSp[1]}.{\HZSp[1]}j{\HZSp[1]}p})}{\EdbAlert{水{\EdbZSp}曜{\EdbZSp}日{\EdbZSp} {\EdbZSp}1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}0{\EdbZSp}0{\EdbZSp}$\sim{}$}}}%
\end{edb:lecture}%

\end{document}
