\documentclass[kind=ENG,a4j,bachelor,landscape,viewer,color,check]{edb-syl}
\def\年度{2011}
\def\和年度{23}
\begin{document}

\Englishfalse
%%%% 215473:216147
\begin{edb:lecture}%
\EdbEID{216147}\EdbEOID{550636}%
\JabeeEfalse%
\JabeeRfalse%
\包含false%
\授業ID{215473:216147}%
\授業概要種別{166226}%
\名称{通信工学}{Communication Systems}%
\担当教員{\所属肩書氏名{電気電子工学科 電気電子システム講座}{教授}{\EdbSMG{高田}{}{篤}}}%
\開講学期{4年(前期)}%
\履修種別{選択}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{E}{\EdbAlert{アナログ通信方式の基本を理解する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{J}{アナログ通信方式の基本を理解する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{E}{\EdbAlert{ディジタル通信方式の基本を理解する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{J}{ディジタル通信方式の基本を理解する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{E}{\EdbAlert{通信の社会的役割，通信工学の位置づけと授業科目の概要}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{J}{通信の社会的役割，通信工学の位置づけと授業科目の概要}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{E}{\EdbAlert{振幅変調方式(教科書2章を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{J}{振幅変調方式(教科書2章を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{E}{\EdbAlert{角度変復調方式(教科書3章を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{J}{角度変復調方式(教科書3章を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{E}{\EdbAlert{アナログパルス通信方式(教科書4章を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{J}{アナログパルス通信方式(教科書4章を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{E}{\EdbAlert{雑音(教科書5.1節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{J}{雑音(教科書5.1節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{E}{\EdbAlert{アナログ変調における雑音の影響(教科書5.2節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{J}{アナログ変調における雑音の影響(教科書5.2節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{E}{\EdbAlert{FMにおけるエンファシス(教科書5.3節を中心に)・小テスト}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{J}{FMにおけるエンファシス(教科書5.3節を中心に)・小テスト}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{E}{\EdbAlert{PCM方式とビットレート(教科書6.1-6.2節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{J}{PCM方式とビットレート(教科書6.1-6.2節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{E}{\EdbAlert{識別再生と符号誤り(教科書6.3-6.4節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{J}{識別再生と符号誤り(教科書6.3-6.4節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{E}{\EdbAlert{波形等化(教科書7.1-7.3節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{J}{波形等化(教科書7.1-7.3節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{E}{\EdbAlert{振幅/周波数シフトキーキング(教科書7.4-7.6節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{J}{振幅/周波数シフトキーキング(教科書7.4-7.6節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{E}{\EdbAlert{位相シフトキーキング・直交振幅変調(教科書7.7-7.8節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{J}{位相シフトキーキング・直交振幅変調(教科書7.7-7.8節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{E}{\EdbAlert{雑音と符号誤り率(教科書7.10節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{J}{雑音と符号誤り率(教科書7.10節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{E}{\EdbAlert{通信ネットワーク(教科書8章を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{J}{通信ネットワーク(教科書8章を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{E}{\EdbAlert{定期試験}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{J}{定期試験}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{16}{E}{\EdbAlert{総括とまとめ}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{16}{J}{総括とまとめ}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{E}{2}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{J}{2}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{E}{\EdbAlert{通信工学において音声，画像，データなどの信号を遠方にどのようにして伝送するかということを学ぶ．それに用いられる通信理論の基礎について講義する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{J}{通信工学において音声，画像，データなどの信号を遠方にどのようにして伝送するかということを学ぶ．それに用いられる通信理論の基礎について講義する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{E}{\EdbAlert{3年前期で学んだ「情報通信理論」を用いて，実際に通信を行うための基本的な方式を講義する．前半では放送等に用いられているアナログ通信方式を，後半ではデータ伝送等に用いられているディジタル通信方式を解説する．この講義で通信工学の大きな枠組みを把握できることを目指している．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{J}{3年前期で学んだ「情報通信理論」を用いて，実際に通信を行うための基本的な方式を講義する．前半では放送等に用いられているアナログ通信方式を，後半ではデータ伝送等に用いられているディジタル通信方式を解説する．この講義で通信工学の大きな枠組みを把握できることを目指している．}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{1}{E}{modulation and demodulation}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{1}{J}{変復調}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{2}{E}{analog transmission}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{2}{J}{アナログ伝送}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{3}{E}{digital transmission}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{3}{J}{ディジタル伝送}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{@}{215988}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{E}{\EdbSeeLecture{Information Theory}{215473}{215988}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{J}{\EdbSeeLecture{情報理論}{215473}{215988}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{@}{216008}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{E}{\EdbSeeLecture{Signal Processing}{215473}{216008}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{J}{\EdbSeeLecture{信号処理工学}{215473}{216008}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{@}{150210}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{E}{\EdbSeeLecture{Computer Networks}{149833}{150210}{0.5}}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{J}{\EdbSeeLecture{コンピュータネットワーク}{149833}{150210}{0.5}}%
\EdbColDef{edb:lecture.requirement}{1}{E}{\EdbAlert{「情報通信理論」を受講しておいてほしい．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.requirement}{1}{J}{「情報通信理論」を受講しておいてほしい．}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{E}{\EdbAlert{教科書の分かりにくいところをプリントで補足してある．授業を受ける際には，授業時間と同等の時間の予習・復習を毎回行うことが，授業の理解と単位取得のために必要である．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{J}{教科書の分かりにくいところをプリントで補足してある．授業を受ける際には，授業時間と同等の時間の予習・復習を毎回行うことが，授業の理解と単位取得のために必要である．}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{E}{\EdbAlert{レポート20\%，試験(小テストと定期試験)80\%．全体で60\%以上を合格とする．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{J}{レポート20\%，試験(小テストと定期試験)80\%．全体で60\%以上を合格とする．}%
\EdbColDef{edb:lecture.student}{1}{@}{12630}%
\EdbColDef{edb:lecture.student}{1}{E}{Able to be taken by student of other department}%
\EdbColDef{edb:lecture.student}{1}{J}{他学科学生も履修可能}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{E}{\EdbAlert{田崎，美咲編「通信工学」朝倉書店}}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{J}{田崎，美咲編「通信工学」朝倉書店}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{2}{E}{\EdbAlert{自作プリント}}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{2}{J}{自作プリント}%
\EdbColDef{edb:lecture.note}{1}{E}{\EdbAlert{講義では「情報通信理論」で学んだ結果を多く引用するので，忘れている場合は必ず復習をして確認してほしい．またレポートは自分で解き必ず提出すること．質問はオフィスアワーを利用してほしい．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.note}{1}{J}{講義では「情報通信理論」で学んだ結果を多く引用するので，忘れている場合は必ず復習をして確認してほしい．またレポートは自分で解き必ず提出すること．質問はオフィスアワーを利用してほしい．}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{1}{J}{\連絡先個人{}{高{\EdbZSp}田{\EdbZSp} {\EdbZSp}電{\EdbZSp}気{\EdbZSp}電{\EdbZSp}子{\EdbZSp}工{\EdbZSp}学{\EdbZSp}科{\EdbZSp}({\EdbZSp}E{\EdbZSp}棟{\EdbZSp}3{\EdbZSp}階{\EdbZSp}C{\EdbZSp}-{\EdbZSp}3{\EdbZSp},{\EdbZSp}6{\EdbZSp}5{\EdbZSp}6{\EdbZSp}-{\EdbZSp}7{\EdbZSp}4{\EdbZSp}6{\EdbZSp}5{\EdbZSp},{\EdbZSp} {\EdbZSp}t{\EdbZSp}a{\EdbZSp}k{\EdbZSp}a{\EdbZSp}d{\EdbZSp}a{\EdbZSp}@{\EdbZSp}e{\EdbZSp}e{\EdbZSp}.{\EdbZSp}t{\EdbZSp}o{\EdbZSp}k{\EdbZSp}u{\EdbZSp}s{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}m{\EdbZSp}a{\EdbZSp}-{\EdbZSp}u{\EdbZSp}.{\EdbZSp}a{\EdbZSp}c{\EdbZSp}.{\EdbZSp}j{\EdbZSp}p{\EdbZSp}){\EdbZSp}}{({\EdbZSp}火{\EdbZSp}){\EdbZSp}1{\EdbZSp}3{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}-{\EdbZSp}1{\EdbZSp}4{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp},{\EdbZSp} {\EdbZSp}({\EdbZSp}木{\EdbZSp}){\EdbZSp}1{\EdbZSp}6{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}-{\EdbZSp}1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}}}%
\end{edb:lecture}%

\Englishtrue
%%%% 215473:216147
\begin{edb:lecture}%
\EdbEID{216147}\EdbEOID{550636}%
\JabeeEfalse%
\JabeeRfalse%
\包含false%
\授業ID{215473:216147}%
\授業概要種別{166226}%
\名称{Communication Systems}{通信工学}%
\担当教員{\所属肩書氏名{Communications and Controls, Department of Electrical and Electronic Engineering}{Professor}{\EdbGMS{Atsushi}{}{Takada}}}%
\開講学期{4th-year(1st semester)}%
\履修種別{selection}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{J}{アナログ通信方式の基本を理解する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{E}{\EdbAlert{アナログ通信方式の基本を理解する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{J}{ディジタル通信方式の基本を理解する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{E}{\EdbAlert{ディジタル通信方式の基本を理解する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{J}{通信の社会的役割，通信工学の位置づけと授業科目の概要}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{E}{\EdbAlert{通信の社会的役割，通信工学の位置づけと授業科目の概要}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{J}{振幅変調方式(教科書2章を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{E}{\EdbAlert{振幅変調方式(教科書2章を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{J}{角度変復調方式(教科書3章を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{E}{\EdbAlert{角度変復調方式(教科書3章を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{J}{アナログパルス通信方式(教科書4章を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{E}{\EdbAlert{アナログパルス通信方式(教科書4章を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{J}{雑音(教科書5.1節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{E}{\EdbAlert{雑音(教科書5.1節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{J}{アナログ変調における雑音の影響(教科書5.2節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{E}{\EdbAlert{アナログ変調における雑音の影響(教科書5.2節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{J}{FMにおけるエンファシス(教科書5.3節を中心に)・小テスト}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{E}{\EdbAlert{FMにおけるエンファシス(教科書5.3節を中心に)・小テスト}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{J}{PCM方式とビットレート(教科書6.1-6.2節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{E}{\EdbAlert{PCM方式とビットレート(教科書6.1-6.2節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{J}{識別再生と符号誤り(教科書6.3-6.4節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{E}{\EdbAlert{識別再生と符号誤り(教科書6.3-6.4節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{J}{波形等化(教科書7.1-7.3節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{E}{\EdbAlert{波形等化(教科書7.1-7.3節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{J}{振幅/周波数シフトキーキング(教科書7.4-7.6節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{E}{\EdbAlert{振幅/周波数シフトキーキング(教科書7.4-7.6節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{J}{位相シフトキーキング・直交振幅変調(教科書7.7-7.8節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{E}{\EdbAlert{位相シフトキーキング・直交振幅変調(教科書7.7-7.8節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{J}{雑音と符号誤り率(教科書7.10節を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{E}{\EdbAlert{雑音と符号誤り率(教科書7.10節を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{J}{通信ネットワーク(教科書8章を中心に)}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{E}{\EdbAlert{通信ネットワーク(教科書8章を中心に)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{J}{定期試験}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{E}{\EdbAlert{定期試験}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{16}{J}{総括とまとめ}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{16}{E}{\EdbAlert{総括とまとめ}}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{J}{2}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{E}{2}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{J}{通信工学において音声，画像，データなどの信号を遠方にどのようにして伝送するかということを学ぶ．それに用いられる通信理論の基礎について講義する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{E}{\EdbAlert{通信工学において音声，画像，データなどの信号を遠方にどのようにして伝送するかということを学ぶ．それに用いられる通信理論の基礎について講義する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{J}{3年前期で学んだ「情報通信理論」を用いて，実際に通信を行うための基本的な方式を講義する．前半では放送等に用いられているアナログ通信方式を，後半ではデータ伝送等に用いられているディジタル通信方式を解説する．この講義で通信工学の大きな枠組みを把握できることを目指している．}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{E}{\EdbAlert{3年前期で学んだ「情報通信理論」を用いて，実際に通信を行うための基本的な方式を講義する．前半では放送等に用いられているアナログ通信方式を，後半ではデータ伝送等に用いられているディジタル通信方式を解説する．この講義で通信工学の大きな枠組みを把握できることを目指している．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{1}{J}{変復調}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{1}{E}{modulation and demodulation}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{2}{J}{アナログ伝送}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{2}{E}{analog transmission}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{3}{J}{ディジタル伝送}%
\EdbColDef{edb:lecture.keyword}{3}{E}{digital transmission}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{@}{215988}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{J}{\EdbSeeLecture{情報理論}{215473}{215988}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{1}{E}{\EdbSeeLecture{Information Theory}{215473}{215988}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{@}{216008}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{J}{\EdbSeeLecture{信号処理工学}{215473}{216008}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.foundation}{2}{E}{\EdbSeeLecture{Signal Processing}{215473}{216008}{1.0}}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{@}{150210}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{J}{\EdbSeeLecture{コンピュータネットワーク}{149833}{150210}{0.5}}%
\EdbColDef{edb:lecture.relation}{1}{E}{\EdbSeeLecture{Computer Networks}{149833}{150210}{0.5}}%
\EdbColDef{edb:lecture.requirement}{1}{J}{「情報通信理論」を受講しておいてほしい．}%
\EdbColDef{edb:lecture.requirement}{1}{E}{\EdbAlert{「情報通信理論」を受講しておいてほしい．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{J}{教科書の分かりにくいところをプリントで補足してある．授業を受ける際には，授業時間と同等の時間の予習・復習を毎回行うことが，授業の理解と単位取得のために必要である．}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{E}{\EdbAlert{教科書の分かりにくいところをプリントで補足してある．授業を受ける際には，授業時間と同等の時間の予習・復習を毎回行うことが，授業の理解と単位取得のために必要である．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{J}{レポート20\%，試験(小テストと定期試験)80\%．全体で60\%以上を合格とする．}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{E}{\EdbAlert{レポート20\%，試験(小テストと定期試験)80\%．全体で60\%以上を合格とする．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.student}{1}{@}{12630}%
\EdbColDef{edb:lecture.student}{1}{J}{他学科学生も履修可能}%
\EdbColDef{edb:lecture.student}{1}{E}{Able to be taken by student of other department}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{J}{田崎，美咲編「通信工学」朝倉書店}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{E}{\EdbAlert{田崎，美咲編「通信工学」朝倉書店}}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{2}{J}{自作プリント}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{2}{E}{\EdbAlert{自作プリント}}%
\EdbColDef{edb:lecture.note}{1}{J}{講義では「情報通信理論」で学んだ結果を多く引用するので，忘れている場合は必ず復習をして確認してほしい．またレポートは自分で解き必ず提出すること．質問はオフィスアワーを利用してほしい．}%
\EdbColDef{edb:lecture.note}{1}{E}{\EdbAlert{講義では「情報通信理論」で学んだ結果を多く引用するので，忘れている場合は必ず復習をして確認してほしい．またレポートは自分で解き必ず提出すること．質問はオフィスアワーを利用してほしい．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{1}{E}{\連絡先個人{}{高{\EdbZSp}田{\EdbZSp} {\EdbZSp}電{\EdbZSp}気{\EdbZSp}電{\EdbZSp}子{\EdbZSp}工{\EdbZSp}学{\EdbZSp}科{\EdbZSp}({\EdbZSp}E{\EdbZSp}棟{\EdbZSp}3{\EdbZSp}階{\EdbZSp}C{\EdbZSp}-{\EdbZSp}3{\EdbZSp},{\EdbZSp}6{\EdbZSp}5{\EdbZSp}6{\EdbZSp}-{\EdbZSp}7{\EdbZSp}4{\EdbZSp}6{\EdbZSp}5{\EdbZSp},{\EdbZSp} {\EdbZSp}t{\EdbZSp}a{\EdbZSp}k{\EdbZSp}a{\EdbZSp}d{\EdbZSp}a{\EdbZSp}@{\EdbZSp}e{\EdbZSp}e{\EdbZSp}.{\EdbZSp}t{\EdbZSp}o{\EdbZSp}k{\EdbZSp}u{\EdbZSp}s{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}m{\EdbZSp}a{\EdbZSp}-{\EdbZSp}u{\EdbZSp}.{\EdbZSp}a{\EdbZSp}c{\EdbZSp}.{\EdbZSp}j{\EdbZSp}p{\EdbZSp}){\EdbZSp}}{\EdbAlert{({\EdbZSp}火{\EdbZSp}){\EdbZSp}1{\EdbZSp}3{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}-{\EdbZSp}1{\EdbZSp}4{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp},{\EdbZSp} {\EdbZSp}({\EdbZSp}木{\EdbZSp}){\EdbZSp}1{\EdbZSp}6{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}-{\EdbZSp}1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}}}}%
\end{edb:lecture}%

\end{document}
\end{document}


