\documentclass[kind=DENT,a4j,bachelor,landscape,viewer,color,check]{edb-syl}
\def\年度{2011}
\def\和年度{23}
\begin{document}

\Englishfalse
%%%% 217224:217304
\begin{edb:lecture}%
\EdbEID{217304}\EdbEOID{559126}%
\包含false%
\授業ID{217224:217304}%
\授業概要種別{166329}%
\名称{歯科放射線学}{Oral \& Maxillofacial Radiology}%
\担当教員{\所属肩書氏名{口腔保健学科 口腔保健基礎学講座}{教授}{\授業責任者{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60426/profile-ja.html}{\EdbSMG{伊賀}{}{弘起}}}}\所属肩書氏名{歯学科 歯科放射線学講座 (歯科放射線学)}{教授}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/73049/profile-ja.html}{\EdbSMG{誉田}{}{栄一}}}\所属肩書氏名{口腔保健学科 口腔保健支援学講座}{教授}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60420/profile-ja.html}{\EdbSMG{尾崎}{}{和美}}}\所属肩書氏名{歯学科 歯科放射線学講座 (歯科放射線学)}{講師}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60407/profile-ja.html}{\EdbSMG{細木}{}{秀彦}}}}%
\開講学期{2年(後期)}%
\履修種別{必修}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{E}{\EdbAlert{放射線の基礎的知識を理解する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{J}{放射線の基礎的知識を理解する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{E}{\EdbAlert{歯科用エックス線装置の種類を列挙できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{J}{歯科用エックス線装置の種類を列挙できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{3}{E}{\EdbAlert{エックス線撮影時に必要な器材を列挙できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{3}{J}{エックス線撮影時に必要な器材を列挙できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{4}{E}{\EdbAlert{口内法エックス線撮影について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{4}{J}{口内法エックス線撮影について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{5}{E}{\EdbAlert{パノラマエックス線撮影について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{5}{J}{パノラマエックス線撮影について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{6}{E}{\EdbAlert{エックス線フィルムの写真処理と管理を説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{6}{J}{エックス線フィルムの写真処理と管理を説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{7}{E}{\EdbAlert{CT，MRI，デジタルエックス線撮影について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{7}{J}{CT，MRI，デジタルエックス線撮影について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{8}{E}{\EdbAlert{放射線治療とその実際について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{8}{J}{放射線治療とその実際について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{9}{E}{\EdbAlert{放射線治療患者の口腔管理について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{9}{J}{放射線治療患者の口腔管理について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{10}{E}{\EdbAlert{放射線防護について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{10}{J}{放射線防護について説明できる．}%
\計画表巾定義{0.15}{0.20}{0.30}{0.10}{0.10}%
\計画表中定義{0.24}{0.30}{0.45}{0.18}{0.18}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{E}{\計画表{1.}{放射線の基礎}{歯科放射線学概論}{\EdbAlert{歯科放射線学の意義，電気の知識，物質の構造，放射線と放射能}}{1}{\EdbAlert{誉田}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{J}{\計画表{1.}{放射線の基礎}{歯科放射線学概論}{歯科放射線学の意義，電気の知識，物質の構造，放射線と放射能}{1}{誉田}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:1}{1}{E}{\EdbAlert{歯科放射線学の意義，電気の知識，物質の構造，放射線と放射能}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:1}{1}{J}{歯科放射線学の意義，電気の知識，物質の構造，放射線と放射能}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:1}{1}{E}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:1}{1}{J}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:1}{1}{E}{\EdbAlert{誉田}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:1}{1}{J}{誉田}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{E}{\計画表{2.}{放射線の基礎}{放射線とX線}{\EdbAlert{エックス線の性質，物質の透過性，エックス線の利用}}{1}{\EdbAlert{誉田}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{J}{\計画表{2.}{放射線の基礎}{放射線とX線}{エックス線の性質，物質の透過性，エックス線の利用}{1}{誉田}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:2}{1}{E}{\EdbAlert{エックス線の性質，物質の透過性，エックス線の利用}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:2}{1}{J}{エックス線の性質，物質の透過性，エックス線の利用}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:2}{1}{E}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:2}{1}{J}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:2}{1}{E}{\EdbAlert{誉田}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:2}{1}{J}{誉田}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{E}{\計画表{3.}{検査法}{歯科用X線装置}{\EdbAlert{エックス線装置の基本構造}}{2}{\EdbAlert{誉田}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{J}{\計画表{3.}{検査法}{歯科用X線装置}{エックス線装置の基本構造}{2}{誉田}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:3}{1}{E}{\EdbAlert{エックス線装置の基本構造}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:3}{1}{J}{エックス線装置の基本構造}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:3}{1}{E}{2}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:3}{1}{J}{2}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:3}{1}{E}{\EdbAlert{誉田}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:3}{1}{J}{誉田}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{E}{\計画表{4.}{検査法}{歯科用X線装置}{\EdbAlert{各種エックス線装置，撮影用器材}}{3}{\EdbAlert{誉田}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{J}{\計画表{4.}{検査法}{歯科用X線装置}{各種エックス線装置，撮影用器材}{3}{誉田}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:4}{1}{E}{\EdbAlert{各種エックス線装置，撮影用器材}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:4}{1}{J}{各種エックス線装置，撮影用器材}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:4}{1}{E}{3}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:4}{1}{J}{3}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:4}{1}{E}{\EdbAlert{誉田}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:4}{1}{J}{誉田}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{E}{\計画表{5.}{検査法}{口内撮影法の補助}{\EdbAlert{歯のエックス線写真，各種撮影法}}{4}{\EdbAlert{尾崎}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{J}{\計画表{5.}{検査法}{口内撮影法の補助}{歯のエックス線写真，各種撮影法}{4}{尾崎}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:5}{1}{E}{\EdbAlert{歯のエックス線写真，各種撮影法}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:5}{1}{J}{歯のエックス線写真，各種撮影法}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:5}{1}{E}{4}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:5}{1}{J}{4}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:5}{1}{E}{\EdbAlert{尾崎}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:5}{1}{J}{尾崎}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{E}{\計画表{6.}{検査法}{口内撮影法の補助}{\EdbAlert{頭部の固定，フィルムの位置づけ}}{4}{\EdbAlert{尾崎}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{J}{\計画表{6.}{検査法}{口内撮影法の補助}{頭部の固定，フィルムの位置づけ}{4}{尾崎}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:6}{1}{E}{\EdbAlert{頭部の固定，フィルムの位置づけ}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:6}{1}{J}{頭部の固定，フィルムの位置づけ}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:6}{1}{E}{4}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:6}{1}{J}{4}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:6}{1}{E}{\EdbAlert{尾崎}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:6}{1}{J}{尾崎}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{E}{\計画表{7.}{検査法}{口外撮影法の補助}{\EdbAlert{パノラマエックス線撮影法，各種の顎，顔面および頭部の撮影法}}{5}{\EdbAlert{細木}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{J}{\計画表{7.}{検査法}{口外撮影法の補助}{パノラマエックス線撮影法，各種の顎，顔面および頭部の撮影法}{5}{細木}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:7}{1}{E}{\EdbAlert{パノラマエックス線撮影法，各種の顎，顔面および頭部の撮影法}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:7}{1}{J}{パノラマエックス線撮影法，各種の顎，顔面および頭部の撮影法}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:7}{1}{E}{5}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:7}{1}{J}{5}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:7}{1}{E}{\EdbAlert{細木}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:7}{1}{J}{細木}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{E}{\計画表{8.}{検査法}{フィルムの現像と管理}{\EdbAlert{フィルムの現像処理，自動現像，インスタント現像}}{6}{\EdbAlert{尾崎}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{J}{\計画表{8.}{検査法}{フィルムの現像と管理}{フィルムの現像処理，自動現像，インスタント現像}{6}{尾崎}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:8}{1}{E}{\EdbAlert{フィルムの現像処理，自動現像，インスタント現像}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:8}{1}{J}{フィルムの現像処理，自動現像，インスタント現像}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:8}{1}{E}{6}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:8}{1}{J}{6}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:8}{1}{E}{\EdbAlert{尾崎}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:8}{1}{J}{尾崎}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{E}{\計画表{9.}{検査法}{フィルムの現像と管理}{\EdbAlert{フィルムの管理と保管}}{6}{\EdbAlert{尾崎}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{J}{\計画表{9.}{検査法}{フィルムの現像と管理}{フィルムの管理と保管}{6}{尾崎}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:9}{1}{E}{\EdbAlert{フィルムの管理と保管}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:9}{1}{J}{フィルムの管理と保管}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:9}{1}{E}{6}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:9}{1}{J}{6}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:9}{1}{E}{\EdbAlert{尾崎}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:9}{1}{J}{尾崎}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{E}{\計画表{10.}{検査法}{特殊画像検査法}{\EdbAlert{核医学的検査法}}{7}{\EdbAlert{細木}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{J}{\計画表{10.}{検査法}{特殊画像検査法}{核医学的検査法}{7}{細木}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:10}{1}{E}{\EdbAlert{核医学的検査法}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:10}{1}{J}{核医学的検査法}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:10}{1}{E}{7}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:10}{1}{J}{7}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:10}{1}{E}{\EdbAlert{細木}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:10}{1}{J}{細木}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{E}{\計画表{11.}{検査法}{特殊画像検査法}{\EdbAlert{CT,MRI,超音波診断，デジタルエックス線撮影法}}{7}{\EdbAlert{細木}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{J}{\計画表{11.}{検査法}{特殊画像検査法}{CT,MRI,超音波診断，デジタルエックス線撮影法}{7}{細木}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:11}{1}{E}{\EdbAlert{CT,MRI,超音波診断，デジタルエックス線撮影法}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:11}{1}{J}{CT,MRI,超音波診断，デジタルエックス線撮影法}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:11}{1}{E}{7}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:11}{1}{J}{7}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:11}{1}{E}{\EdbAlert{細木}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:11}{1}{J}{細木}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{E}{\計画表{12.}{放射線治療}{放射線治療の知識}{\EdbAlert{放射線感受性，放射線による口腔癌治療の実際}}{8}{\EdbAlert{伊賀}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{J}{\計画表{12.}{放射線治療}{放射線治療の知識}{放射線感受性，放射線による口腔癌治療の実際}{8}{伊賀}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:12}{1}{E}{\EdbAlert{放射線感受性，放射線による口腔癌治療の実際}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:12}{1}{J}{放射線感受性，放射線による口腔癌治療の実際}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:12}{1}{E}{8}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:12}{1}{J}{8}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:12}{1}{E}{\EdbAlert{伊賀}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:12}{1}{J}{伊賀}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{E}{\計画表{13.}{放射線治療}{放射線治療の知識}{\EdbAlert{副作用，治療中の口腔管理}}{9}{\EdbAlert{伊賀}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{J}{\計画表{13.}{放射線治療}{放射線治療の知識}{副作用，治療中の口腔管理}{9}{伊賀}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:13}{1}{E}{\EdbAlert{副作用，治療中の口腔管理}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:13}{1}{J}{副作用，治療中の口腔管理}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:13}{1}{E}{9}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:13}{1}{J}{9}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:13}{1}{E}{\EdbAlert{伊賀}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:13}{1}{J}{伊賀}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{E}{\計画表{14.}{放射線管理}{放射線防護と管理}{\EdbAlert{放射線被曝，防護用具}}{10}{\EdbAlert{細木}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{J}{\計画表{14.}{放射線管理}{放射線防護と管理}{放射線被曝，防護用具}{10}{細木}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:14}{1}{E}{\EdbAlert{放射線被曝，防護用具}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:14}{1}{J}{放射線被曝，防護用具}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:14}{1}{E}{10}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:14}{1}{J}{10}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:14}{1}{E}{\EdbAlert{細木}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:14}{1}{J}{細木}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{E}{\計画表{15.}{放射線管理}{放射線防護と管理}{\EdbAlert{被曝線量測定器，職業上の防護と患者防護}}{10}{\EdbAlert{細木}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{J}{\計画表{15.}{放射線管理}{放射線防護と管理}{被曝線量測定器，職業上の防護と患者防護}{10}{細木}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:15}{1}{E}{\EdbAlert{被曝線量測定器，職業上の防護と患者防護}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:15}{1}{J}{被曝線量測定器，職業上の防護と患者防護}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:15}{1}{E}{10}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:15}{1}{J}{10}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:15}{1}{E}{\EdbAlert{細木}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:15}{1}{J}{細木}%
\EdbColDef{edb:lecture.style}{1}{@}{60007}%
\EdbColDef{edb:lecture.style}{1}{E}{Lecture}%
\EdbColDef{edb:lecture.style}{1}{J}{講義}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{E}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{J}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{E}{\EdbAlert{歯科診療の診断に必要な放射線を有効かつ安全に利用するための知識と技能，さらにはチーム医療に必要な基本的手技を習得する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{J}{歯科診療の診断に必要な放射線を有効かつ安全に利用するための知識と技能，さらにはチーム医療に必要な基本的手技を習得する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{E}{\EdbAlert{放射線の性質，影響，防護を理解したうえで，歯，口腔顎顔面領域の画像検査の種類，特徴，適応を学習する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{J}{放射線の性質，影響，防護を理解したうえで，歯，口腔顎顔面領域の画像検査の種類，特徴，適応を学習する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.manner}{1}{E}{\EdbAlert{講義形式(視聴覚教材，プリントなどを適宜用いる．)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.manner}{1}{J}{講義形式(視聴覚教材，プリントなどを適宜用いる．)}%
\EdbColDef{edb:lecture.location}{1}{E}{\EdbAlert{木曜2時限目 第6講義室}}%
\EdbColDef{edb:lecture.location}{1}{J}{木曜2時限目 第6講義室}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{E}{\EdbAlert{歯科放射線学の授業では授業計画の「内容」の欄に各講義事項のキーワードを掲載している． \ooalign{\hfill{1}\hfill\crcr{◯}}{}受講者は各回のキーワードについて事前に予習して理解した内容を簡潔に纏めること． \ooalign{\hfill{2}\hfill\crcr{◯}}{}受講者は毎回受講後に学習成果を基にキーワードについて再度内容を簡潔に纏めること． また予習時の内容と復習時の内容を比較して学習成果を確認すること． \ooalign{\hfill{3}\hfill\crcr{◯}}{}試験は全講義数の2/3以上の出席を満たしている者に対して行う． \ooalign{\hfill{4}\hfill\crcr{◯}}{}予習，復習をすることが出席評価に含まれる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{J}{歯科放射線学の授業では授業計画の「内容」の欄に各講義事項のキーワードを掲載している． \ooalign{\hfill{1}\hfill\crcr{◯}}{}受講者は各回のキーワードについて事前に予習して理解した内容を簡潔に纏めること． \ooalign{\hfill{2}\hfill\crcr{◯}}{}受講者は毎回受講後に学習成果を基にキーワードについて再度内容を簡潔に纏めること． また予習時の内容と復習時の内容を比較して学習成果を確認すること． \ooalign{\hfill{3}\hfill\crcr{◯}}{}試験は全講義数の2/3以上の出席を満たしている者に対して行う． \ooalign{\hfill{4}\hfill\crcr{◯}}{}予習，復習をすることが出席評価に含まれる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{E}{\EdbAlert{筆記試験により行う．100点満点で60点以上を合格とする．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{J}{筆記試験により行う．100点満点で60点以上を合格とする．}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation2}{1}{E}{\EdbAlert{必要に応じて行う．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation2}{1}{J}{必要に応じて行う．}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{E}{\EdbAlert{最新歯科衛生士教本「歯科放射線」 全国歯科衛生士教育協議会編 医歯薬出版}}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{J}{最新歯科衛生士教本「歯科放射線」 全国歯科衛生士教育協議会編 医歯薬出版}%
\EdbColDef{edb:lecture.reference}{1}{E}{\EdbAlert{標準歯科放射線学 第2版 西連寺永康監修 医学書院}}%
\EdbColDef{edb:lecture.reference}{1}{J}{標準歯科放射線学 第2版 西連寺永康監修 医学書院}%
\EdbColDef{edb:lecture.reference}{2}{E}{\EdbAlert{歯科放射線学 第4版 古本啓一ら 医歯薬出版}}%
\EdbColDef{edb:lecture.reference}{2}{J}{歯科放射線学 第4版 古本啓一ら 医歯薬出版}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{1}{J}{\連絡先個人{}{伊{\EdbZSp}賀{\EdbZSp} {\EdbZSp}弘{\EdbZSp}起{\EdbZSp}({\EdbZSp}i{\EdbZSp}g{\EdbZSp}a{\EdbZSp}@{\EdbZSp}d{\EdbZSp}e{\EdbZSp}n{\EdbZSp}t{\EdbZSp}.{\EdbZSp}t{\EdbZSp}o{\EdbZSp}k{\EdbZSp}u{\EdbZSp}s{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}m{\EdbZSp}a{\EdbZSp}-{\EdbZSp}u{\EdbZSp}.{\EdbZSp}a{\EdbZSp}c{\EdbZSp}.{\EdbZSp}j{\EdbZSp}p{\EdbZSp}/{\EdbZSp}5{\EdbZSp}F{\EdbZSp}口{\EdbZSp}腔{\EdbZSp}保{\EdbZSp}健{\EdbZSp}学{\EdbZSp}科{\EdbZSp}・{\EdbZSp}教{\EdbZSp}授{\EdbZSp}室{\EdbZSp}/{\EdbZSp}6{\EdbZSp}3{\EdbZSp}3{\EdbZSp}-{\EdbZSp}7{\EdbZSp}9{\EdbZSp}6{\EdbZSp}3{\EdbZSp}){\EdbZSp}}{月{\EdbZSp}$\sim{}$金{\EdbZSp}1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}0{\EdbZSp}0{\EdbZSp}$\sim{}$1{\EdbZSp}8{\EdbZSp}:{\EdbZSp}0{\EdbZSp}0{\EdbZSp}}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{2}{J}{\連絡先個人{}{誉{\EdbZSp}田{\EdbZSp} {\EdbZSp}栄{\EdbZSp}一{\EdbZSp} {\EdbZSp}({\EdbZSp}h{\EdbZSp}o{\EdbZSp}n{\EdbZSp}d{\EdbZSp}a{\EdbZSp}@{\EdbZSp}d{\EdbZSp}e{\EdbZSp}n{\EdbZSp}t{\EdbZSp}.{\EdbZSp}t{\EdbZSp}o{\EdbZSp}k{\EdbZSp}u{\EdbZSp}s{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}m{\EdbZSp}a{\EdbZSp}-{\EdbZSp}u{\EdbZSp}.{\EdbZSp}a{\EdbZSp}c{\EdbZSp}.{\EdbZSp}j{\EdbZSp}p{\EdbZSp}/{\EdbZSp}臨{\EdbZSp}床{\EdbZSp}研{\EdbZSp}究{\EdbZSp}B{\EdbZSp}棟{\EdbZSp}2{\EdbZSp}F{\EdbZSp} {\EdbZSp}歯{\EdbZSp}科{\EdbZSp}射{\EdbZSp}線{\EdbZSp}学{\EdbZSp}講{\EdbZSp}座{\EdbZSp}・{\EdbZSp}教{\EdbZSp}授{\EdbZSp}室{\EdbZSp}/{\EdbZSp}6{\EdbZSp}3{\EdbZSp}3{\EdbZSp}-{\EdbZSp}7{\EdbZSp}3{\EdbZSp}6{\EdbZSp}0{\EdbZSp}){\EdbZSp}}{月{\EdbZSp}$\sim{}$金{\EdbZSp}1{\EdbZSp}6{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}$\sim{}$1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{3}{J}{\連絡先個人{}{尾{\EdbZSp}崎{\EdbZSp} {\EdbZSp}和{\EdbZSp}美{\EdbZSp} {\EdbZSp}({\EdbZSp}o{\EdbZSp}z{\EdbZSp}a{\EdbZSp}k{\EdbZSp}i{\EdbZSp}@{\EdbZSp}d{\EdbZSp}e{\EdbZSp}n{\EdbZSp}t{\EdbZSp}.{\EdbZSp}t{\EdbZSp}o{\EdbZSp}k{\EdbZSp}u{\EdbZSp}s{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}m{\EdbZSp}a{\EdbZSp}-{\EdbZSp}u{\EdbZSp}.{\EdbZSp}a{\EdbZSp}c{\EdbZSp}.{\EdbZSp}j{\EdbZSp}p{\EdbZSp}/{\EdbZSp}6{\EdbZSp}F{\EdbZSp}口{\EdbZSp}腔{\EdbZSp}保{\EdbZSp}健{\EdbZSp}学{\EdbZSp}科{\EdbZSp}・{\EdbZSp}第{\EdbZSp}2{\EdbZSp}研{\EdbZSp}究{\EdbZSp}室{\EdbZSp}/{\EdbZSp}6{\EdbZSp}3{\EdbZSp}3{\EdbZSp}-{\EdbZSp}9{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}9{\EdbZSp}){\EdbZSp}}{月{\EdbZSp}$\sim{}$金{\EdbZSp}1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}0{\EdbZSp}0{\EdbZSp}$\sim{}$1{\EdbZSp}8{\EdbZSp}:{\EdbZSp}0{\EdbZSp}0{\EdbZSp}}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{4}{J}{\連絡先個人{}{細{\EdbZSp}木{\EdbZSp} {\EdbZSp}秀{\EdbZSp}彦{\EdbZSp} {\EdbZSp}({\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}d{\EdbZSp}e{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}k{\EdbZSp}o{\EdbZSp}@{\EdbZSp}d{\EdbZSp}e{\EdbZSp}n{\EdbZSp}t{\EdbZSp}.{\EdbZSp}t{\EdbZSp}o{\EdbZSp}k{\EdbZSp}u{\EdbZSp}s{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}m{\EdbZSp}a{\EdbZSp}-{\EdbZSp}u{\EdbZSp}.{\EdbZSp}a{\EdbZSp}c{\EdbZSp}.{\EdbZSp}j{\EdbZSp}p{\EdbZSp}/{\EdbZSp}臨{\EdbZSp}床{\EdbZSp}研{\EdbZSp}究{\EdbZSp}B{\EdbZSp}棟{\EdbZSp}2{\EdbZSp}F{\EdbZSp} {\EdbZSp}歯{\EdbZSp}科{\EdbZSp}放{\EdbZSp}射{\EdbZSp}学{\EdbZSp}講{\EdbZSp}座{\EdbZSp}・{\EdbZSp}第{\EdbZSp}2{\EdbZSp}研{\EdbZSp}究{\EdbZSp}室{\EdbZSp}/{\EdbZSp}6{\EdbZSp}3{\EdbZSp}3{\EdbZSp}-{\EdbZSp}7{\EdbZSp}3{\EdbZSp}6{\EdbZSp}2{\EdbZSp}){\EdbZSp}}{月{\EdbZSp}$\sim{}$金{\EdbZSp}1{\EdbZSp}6{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}$\sim{}$1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}}}%
\end{edb:lecture}%

\Englishtrue
%%%% 217224:217304
\begin{edb:lecture}%
\EdbEID{217304}\EdbEOID{559126}%
\包含false%
\授業ID{217224:217304}%
\授業概要種別{166329}%
\名称{Oral \& Maxillofacial Radiology}{歯科放射線学}%
\担当教員{\所属肩書氏名{Fundamental Oral Health Science, School of Oral Health and Welfare}{Professor}{\授業責任者{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60426/profile-en.html}{\EdbGMS{Hiroki}{}{Iga}}}}\所属肩書氏名{Oral and Maxillofacial Radiology, Course in Dentistry}{Professor}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/73049/profile-en.html}{\EdbGMS{Eiichi}{}{Honda}}}\所属肩書氏名{Oral Health Care Promotion, School of Oral Health and Welfare}{Professor}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60420/profile-en.html}{\EdbGMS{Kazumi}{}{Ozaki}}}\所属肩書氏名{Oral and Maxillofacial Radiology, Course in Dentistry}{Associate Professor}{\href{http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/60407/profile-en.html}{\EdbGMS{Hidehiko}{}{Hosoki}}}}%
\開講学期{2nd-year(2nd semester)}%
\履修種別{compulsory}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{J}{放射線の基礎的知識を理解する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{1}{E}{\EdbAlert{放射線の基礎的知識を理解する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{J}{歯科用エックス線装置の種類を列挙できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{2}{E}{\EdbAlert{歯科用エックス線装置の種類を列挙できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{3}{J}{エックス線撮影時に必要な器材を列挙できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{3}{E}{\EdbAlert{エックス線撮影時に必要な器材を列挙できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{4}{J}{口内法エックス線撮影について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{4}{E}{\EdbAlert{口内法エックス線撮影について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{5}{J}{パノラマエックス線撮影について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{5}{E}{\EdbAlert{パノラマエックス線撮影について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{6}{J}{エックス線フィルムの写真処理と管理を説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{6}{E}{\EdbAlert{エックス線フィルムの写真処理と管理を説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{7}{J}{CT，MRI，デジタルエックス線撮影について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{7}{E}{\EdbAlert{CT，MRI，デジタルエックス線撮影について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{8}{J}{放射線治療とその実際について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{8}{E}{\EdbAlert{放射線治療とその実際について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{9}{J}{放射線治療患者の口腔管理について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{9}{E}{\EdbAlert{放射線治療患者の口腔管理について説明できる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{10}{J}{放射線防護について説明できる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.goal}{10}{E}{\EdbAlert{放射線防護について説明できる．}}%
\計画表巾定義{0.15}{0.20}{0.30}{0.10}{0.10}%
\計画表中定義{0.24}{0.30}{0.45}{0.18}{0.18}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{J}{\計画表{1.}{放射線の基礎}{歯科放射線学概論}{歯科放射線学の意義，電気の知識，物質の構造，放射線と放射能}{1}{誉田}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{1}{E}{\計画表{1.}{放射線の基礎}{歯科放射線学概論}{\EdbAlert{歯科放射線学の意義，電気の知識，物質の構造，放射線と放射能}}{1}{\EdbAlert{誉田}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:1}{1}{J}{歯科放射線学の意義，電気の知識，物質の構造，放射線と放射能}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:1}{1}{E}{\EdbAlert{歯科放射線学の意義，電気の知識，物質の構造，放射線と放射能}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:1}{1}{J}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:1}{1}{E}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:1}{1}{J}{誉田}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:1}{1}{E}{\EdbAlert{誉田}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{J}{\計画表{2.}{放射線の基礎}{放射線とX線}{エックス線の性質，物質の透過性，エックス線の利用}{1}{誉田}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{2}{E}{\計画表{2.}{放射線の基礎}{放射線とX線}{\EdbAlert{エックス線の性質，物質の透過性，エックス線の利用}}{1}{\EdbAlert{誉田}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:2}{1}{J}{エックス線の性質，物質の透過性，エックス線の利用}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:2}{1}{E}{\EdbAlert{エックス線の性質，物質の透過性，エックス線の利用}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:2}{1}{J}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:2}{1}{E}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:2}{1}{J}{誉田}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:2}{1}{E}{\EdbAlert{誉田}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{J}{\計画表{3.}{検査法}{歯科用X線装置}{エックス線装置の基本構造}{2}{誉田}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{3}{E}{\計画表{3.}{検査法}{歯科用X線装置}{\EdbAlert{エックス線装置の基本構造}}{2}{\EdbAlert{誉田}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:3}{1}{J}{エックス線装置の基本構造}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:3}{1}{E}{\EdbAlert{エックス線装置の基本構造}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:3}{1}{J}{2}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:3}{1}{E}{2}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:3}{1}{J}{誉田}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:3}{1}{E}{\EdbAlert{誉田}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{J}{\計画表{4.}{検査法}{歯科用X線装置}{各種エックス線装置，撮影用器材}{3}{誉田}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{4}{E}{\計画表{4.}{検査法}{歯科用X線装置}{\EdbAlert{各種エックス線装置，撮影用器材}}{3}{\EdbAlert{誉田}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:4}{1}{J}{各種エックス線装置，撮影用器材}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:4}{1}{E}{\EdbAlert{各種エックス線装置，撮影用器材}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:4}{1}{J}{3}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:4}{1}{E}{3}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:4}{1}{J}{誉田}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:4}{1}{E}{\EdbAlert{誉田}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{J}{\計画表{5.}{検査法}{口内撮影法の補助}{歯のエックス線写真，各種撮影法}{4}{尾崎}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{5}{E}{\計画表{5.}{検査法}{口内撮影法の補助}{\EdbAlert{歯のエックス線写真，各種撮影法}}{4}{\EdbAlert{尾崎}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:5}{1}{J}{歯のエックス線写真，各種撮影法}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:5}{1}{E}{\EdbAlert{歯のエックス線写真，各種撮影法}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:5}{1}{J}{4}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:5}{1}{E}{4}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:5}{1}{J}{尾崎}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:5}{1}{E}{\EdbAlert{尾崎}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{J}{\計画表{6.}{検査法}{口内撮影法の補助}{頭部の固定，フィルムの位置づけ}{4}{尾崎}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{6}{E}{\計画表{6.}{検査法}{口内撮影法の補助}{\EdbAlert{頭部の固定，フィルムの位置づけ}}{4}{\EdbAlert{尾崎}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:6}{1}{J}{頭部の固定，フィルムの位置づけ}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:6}{1}{E}{\EdbAlert{頭部の固定，フィルムの位置づけ}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:6}{1}{J}{4}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:6}{1}{E}{4}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:6}{1}{J}{尾崎}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:6}{1}{E}{\EdbAlert{尾崎}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{J}{\計画表{7.}{検査法}{口外撮影法の補助}{パノラマエックス線撮影法，各種の顎，顔面および頭部の撮影法}{5}{細木}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{7}{E}{\計画表{7.}{検査法}{口外撮影法の補助}{\EdbAlert{パノラマエックス線撮影法，各種の顎，顔面および頭部の撮影法}}{5}{\EdbAlert{細木}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:7}{1}{J}{パノラマエックス線撮影法，各種の顎，顔面および頭部の撮影法}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:7}{1}{E}{\EdbAlert{パノラマエックス線撮影法，各種の顎，顔面および頭部の撮影法}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:7}{1}{J}{5}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:7}{1}{E}{5}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:7}{1}{J}{細木}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:7}{1}{E}{\EdbAlert{細木}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{J}{\計画表{8.}{検査法}{フィルムの現像と管理}{フィルムの現像処理，自動現像，インスタント現像}{6}{尾崎}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{8}{E}{\計画表{8.}{検査法}{フィルムの現像と管理}{\EdbAlert{フィルムの現像処理，自動現像，インスタント現像}}{6}{\EdbAlert{尾崎}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:8}{1}{J}{フィルムの現像処理，自動現像，インスタント現像}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:8}{1}{E}{\EdbAlert{フィルムの現像処理，自動現像，インスタント現像}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:8}{1}{J}{6}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:8}{1}{E}{6}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:8}{1}{J}{尾崎}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:8}{1}{E}{\EdbAlert{尾崎}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{J}{\計画表{9.}{検査法}{フィルムの現像と管理}{フィルムの管理と保管}{6}{尾崎}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{9}{E}{\計画表{9.}{検査法}{フィルムの現像と管理}{\EdbAlert{フィルムの管理と保管}}{6}{\EdbAlert{尾崎}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:9}{1}{J}{フィルムの管理と保管}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:9}{1}{E}{\EdbAlert{フィルムの管理と保管}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:9}{1}{J}{6}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:9}{1}{E}{6}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:9}{1}{J}{尾崎}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:9}{1}{E}{\EdbAlert{尾崎}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{J}{\計画表{10.}{検査法}{特殊画像検査法}{核医学的検査法}{7}{細木}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{10}{E}{\計画表{10.}{検査法}{特殊画像検査法}{\EdbAlert{核医学的検査法}}{7}{\EdbAlert{細木}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:10}{1}{J}{核医学的検査法}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:10}{1}{E}{\EdbAlert{核医学的検査法}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:10}{1}{J}{7}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:10}{1}{E}{7}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:10}{1}{J}{細木}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:10}{1}{E}{\EdbAlert{細木}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{J}{\計画表{11.}{検査法}{特殊画像検査法}{CT,MRI,超音波診断，デジタルエックス線撮影法}{7}{細木}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{11}{E}{\計画表{11.}{検査法}{特殊画像検査法}{\EdbAlert{CT,MRI,超音波診断，デジタルエックス線撮影法}}{7}{\EdbAlert{細木}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:11}{1}{J}{CT,MRI,超音波診断，デジタルエックス線撮影法}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:11}{1}{E}{\EdbAlert{CT,MRI,超音波診断，デジタルエックス線撮影法}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:11}{1}{J}{7}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:11}{1}{E}{7}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:11}{1}{J}{細木}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:11}{1}{E}{\EdbAlert{細木}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{J}{\計画表{12.}{放射線治療}{放射線治療の知識}{放射線感受性，放射線による口腔癌治療の実際}{8}{伊賀}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{12}{E}{\計画表{12.}{放射線治療}{放射線治療の知識}{\EdbAlert{放射線感受性，放射線による口腔癌治療の実際}}{8}{\EdbAlert{伊賀}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:12}{1}{J}{放射線感受性，放射線による口腔癌治療の実際}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:12}{1}{E}{\EdbAlert{放射線感受性，放射線による口腔癌治療の実際}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:12}{1}{J}{8}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:12}{1}{E}{8}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:12}{1}{J}{伊賀}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:12}{1}{E}{\EdbAlert{伊賀}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{J}{\計画表{13.}{放射線治療}{放射線治療の知識}{副作用，治療中の口腔管理}{9}{伊賀}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{13}{E}{\計画表{13.}{放射線治療}{放射線治療の知識}{\EdbAlert{副作用，治療中の口腔管理}}{9}{\EdbAlert{伊賀}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:13}{1}{J}{副作用，治療中の口腔管理}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:13}{1}{E}{\EdbAlert{副作用，治療中の口腔管理}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:13}{1}{J}{9}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:13}{1}{E}{9}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:13}{1}{J}{伊賀}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:13}{1}{E}{\EdbAlert{伊賀}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{J}{\計画表{14.}{放射線管理}{放射線防護と管理}{放射線被曝，防護用具}{10}{細木}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{14}{E}{\計画表{14.}{放射線管理}{放射線防護と管理}{\EdbAlert{放射線被曝，防護用具}}{10}{\EdbAlert{細木}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:14}{1}{J}{放射線被曝，防護用具}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:14}{1}{E}{\EdbAlert{放射線被曝，防護用具}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:14}{1}{J}{10}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:14}{1}{E}{10}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:14}{1}{J}{細木}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:14}{1}{E}{\EdbAlert{細木}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{J}{\計画表{15.}{放射線管理}{放射線防護と管理}{被曝線量測定器，職業上の防護と患者防護}{10}{細木}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan}{15}{E}{\計画表{15.}{放射線管理}{放射線防護と管理}{\EdbAlert{被曝線量測定器，職業上の防護と患者防護}}{10}{\EdbAlert{細木}}{}{}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:15}{1}{J}{被曝線量測定器，職業上の防護と患者防護}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.detail:15}{1}{E}{\EdbAlert{被曝線量測定器，職業上の防護と患者防護}}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:15}{1}{J}{10}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.goal:15}{1}{E}{10}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:15}{1}{J}{細木}%
\EdbColDef{edb:lecture.plan.charger:15}{1}{E}{\EdbAlert{細木}}%
\EdbColDef{edb:lecture.style}{1}{@}{60007}%
\EdbColDef{edb:lecture.style}{1}{J}{講義}%
\EdbColDef{edb:lecture.style}{1}{E}{Lecture}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{J}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.unit}{1}{E}{1}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{J}{歯科診療の診断に必要な放射線を有効かつ安全に利用するための知識と技能，さらにはチーム医療に必要な基本的手技を習得する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.target}{1}{E}{\EdbAlert{歯科診療の診断に必要な放射線を有効かつ安全に利用するための知識と技能，さらにはチーム医療に必要な基本的手技を習得する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{J}{放射線の性質，影響，防護を理解したうえで，歯，口腔顎顔面領域の画像検査の種類，特徴，適応を学習する．}%
\EdbColDef{edb:lecture.outline}{1}{E}{\EdbAlert{放射線の性質，影響，防護を理解したうえで，歯，口腔顎顔面領域の画像検査の種類，特徴，適応を学習する．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.manner}{1}{J}{講義形式(視聴覚教材，プリントなどを適宜用いる．)}%
\EdbColDef{edb:lecture.manner}{1}{E}{\EdbAlert{講義形式(視聴覚教材，プリントなどを適宜用いる．)}}%
\EdbColDef{edb:lecture.location}{1}{J}{木曜2時限目 第6講義室}%
\EdbColDef{edb:lecture.location}{1}{E}{\EdbAlert{木曜2時限目 第6講義室}}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{J}{歯科放射線学の授業では授業計画の「内容」の欄に各講義事項のキーワードを掲載している． \ooalign{\hfill{1}\hfill\crcr{◯}}{}受講者は各回のキーワードについて事前に予習して理解した内容を簡潔に纏めること． \ooalign{\hfill{2}\hfill\crcr{◯}}{}受講者は毎回受講後に学習成果を基にキーワードについて再度内容を簡潔に纏めること． また予習時の内容と復習時の内容を比較して学習成果を確認すること． \ooalign{\hfill{3}\hfill\crcr{◯}}{}試験は全講義数の2/3以上の出席を満たしている者に対して行う． \ooalign{\hfill{4}\hfill\crcr{◯}}{}予習，復習をすることが出席評価に含まれる．}%
\EdbColDef{edb:lecture.notice}{1}{E}{\EdbAlert{歯科放射線学の授業では授業計画の「内容」の欄に各講義事項のキーワードを掲載している． \ooalign{\hfill{1}\hfill\crcr{◯}}{}受講者は各回のキーワードについて事前に予習して理解した内容を簡潔に纏めること． \ooalign{\hfill{2}\hfill\crcr{◯}}{}受講者は毎回受講後に学習成果を基にキーワードについて再度内容を簡潔に纏めること． また予習時の内容と復習時の内容を比較して学習成果を確認すること． \ooalign{\hfill{3}\hfill\crcr{◯}}{}試験は全講義数の2/3以上の出席を満たしている者に対して行う． \ooalign{\hfill{4}\hfill\crcr{◯}}{}予習，復習をすることが出席評価に含まれる．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{J}{筆記試験により行う．100点満点で60点以上を合格とする．}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation}{1}{E}{\EdbAlert{筆記試験により行う．100点満点で60点以上を合格とする．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation2}{1}{J}{必要に応じて行う．}%
\EdbColDef{edb:lecture.evaluation2}{1}{E}{\EdbAlert{必要に応じて行う．}}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{J}{最新歯科衛生士教本「歯科放射線」 全国歯科衛生士教育協議会編 医歯薬出版}%
\EdbColDef{edb:lecture.textbook}{1}{E}{\EdbAlert{最新歯科衛生士教本「歯科放射線」 全国歯科衛生士教育協議会編 医歯薬出版}}%
\EdbColDef{edb:lecture.reference}{1}{J}{標準歯科放射線学 第2版 西連寺永康監修 医学書院}%
\EdbColDef{edb:lecture.reference}{1}{E}{\EdbAlert{標準歯科放射線学 第2版 西連寺永康監修 医学書院}}%
\EdbColDef{edb:lecture.reference}{2}{J}{歯科放射線学 第4版 古本啓一ら 医歯薬出版}%
\EdbColDef{edb:lecture.reference}{2}{E}{\EdbAlert{歯科放射線学 第4版 古本啓一ら 医歯薬出版}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{1}{E}{\連絡先個人{}{伊{\EdbZSp}賀{\EdbZSp} {\EdbZSp}弘{\EdbZSp}起{\EdbZSp}({\EdbZSp}i{\EdbZSp}g{\EdbZSp}a{\EdbZSp}@{\EdbZSp}d{\EdbZSp}e{\EdbZSp}n{\EdbZSp}t{\EdbZSp}.{\EdbZSp}t{\EdbZSp}o{\EdbZSp}k{\EdbZSp}u{\EdbZSp}s{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}m{\EdbZSp}a{\EdbZSp}-{\EdbZSp}u{\EdbZSp}.{\EdbZSp}a{\EdbZSp}c{\EdbZSp}.{\EdbZSp}j{\EdbZSp}p{\EdbZSp}/{\EdbZSp}5{\EdbZSp}F{\EdbZSp}口{\EdbZSp}腔{\EdbZSp}保{\EdbZSp}健{\EdbZSp}学{\EdbZSp}科{\EdbZSp}・{\EdbZSp}教{\EdbZSp}授{\EdbZSp}室{\EdbZSp}/{\EdbZSp}6{\EdbZSp}3{\EdbZSp}3{\EdbZSp}-{\EdbZSp}7{\EdbZSp}9{\EdbZSp}6{\EdbZSp}3{\EdbZSp}){\EdbZSp}}{\EdbAlert{月{\EdbZSp}$\sim{}$金{\EdbZSp}1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}0{\EdbZSp}0{\EdbZSp}$\sim{}$1{\EdbZSp}8{\EdbZSp}:{\EdbZSp}0{\EdbZSp}0{\EdbZSp}}}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{2}{E}{\連絡先個人{}{誉{\EdbZSp}田{\EdbZSp} {\EdbZSp}栄{\EdbZSp}一{\EdbZSp} {\EdbZSp}({\EdbZSp}h{\EdbZSp}o{\EdbZSp}n{\EdbZSp}d{\EdbZSp}a{\EdbZSp}@{\EdbZSp}d{\EdbZSp}e{\EdbZSp}n{\EdbZSp}t{\EdbZSp}.{\EdbZSp}t{\EdbZSp}o{\EdbZSp}k{\EdbZSp}u{\EdbZSp}s{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}m{\EdbZSp}a{\EdbZSp}-{\EdbZSp}u{\EdbZSp}.{\EdbZSp}a{\EdbZSp}c{\EdbZSp}.{\EdbZSp}j{\EdbZSp}p{\EdbZSp}/{\EdbZSp}臨{\EdbZSp}床{\EdbZSp}研{\EdbZSp}究{\EdbZSp}B{\EdbZSp}棟{\EdbZSp}2{\EdbZSp}F{\EdbZSp} {\EdbZSp}歯{\EdbZSp}科{\EdbZSp}射{\EdbZSp}線{\EdbZSp}学{\EdbZSp}講{\EdbZSp}座{\EdbZSp}・{\EdbZSp}教{\EdbZSp}授{\EdbZSp}室{\EdbZSp}/{\EdbZSp}6{\EdbZSp}3{\EdbZSp}3{\EdbZSp}-{\EdbZSp}7{\EdbZSp}3{\EdbZSp}6{\EdbZSp}0{\EdbZSp}){\EdbZSp}}{\EdbAlert{月{\EdbZSp}$\sim{}$金{\EdbZSp}1{\EdbZSp}6{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}$\sim{}$1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}}}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{3}{E}{\連絡先個人{}{尾{\EdbZSp}崎{\EdbZSp} {\EdbZSp}和{\EdbZSp}美{\EdbZSp} {\EdbZSp}({\EdbZSp}o{\EdbZSp}z{\EdbZSp}a{\EdbZSp}k{\EdbZSp}i{\EdbZSp}@{\EdbZSp}d{\EdbZSp}e{\EdbZSp}n{\EdbZSp}t{\EdbZSp}.{\EdbZSp}t{\EdbZSp}o{\EdbZSp}k{\EdbZSp}u{\EdbZSp}s{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}m{\EdbZSp}a{\EdbZSp}-{\EdbZSp}u{\EdbZSp}.{\EdbZSp}a{\EdbZSp}c{\EdbZSp}.{\EdbZSp}j{\EdbZSp}p{\EdbZSp}/{\EdbZSp}6{\EdbZSp}F{\EdbZSp}口{\EdbZSp}腔{\EdbZSp}保{\EdbZSp}健{\EdbZSp}学{\EdbZSp}科{\EdbZSp}・{\EdbZSp}第{\EdbZSp}2{\EdbZSp}研{\EdbZSp}究{\EdbZSp}室{\EdbZSp}/{\EdbZSp}6{\EdbZSp}3{\EdbZSp}3{\EdbZSp}-{\EdbZSp}9{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}9{\EdbZSp}){\EdbZSp}}{\EdbAlert{月{\EdbZSp}$\sim{}$金{\EdbZSp}1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}0{\EdbZSp}0{\EdbZSp}$\sim{}$1{\EdbZSp}8{\EdbZSp}:{\EdbZSp}0{\EdbZSp}0{\EdbZSp}}}}%
\EdbColDef{edb:lecture.contact}{4}{E}{\連絡先個人{}{細{\EdbZSp}木{\EdbZSp} {\EdbZSp}秀{\EdbZSp}彦{\EdbZSp} {\EdbZSp}({\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}d{\EdbZSp}e{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}k{\EdbZSp}o{\EdbZSp}@{\EdbZSp}d{\EdbZSp}e{\EdbZSp}n{\EdbZSp}t{\EdbZSp}.{\EdbZSp}t{\EdbZSp}o{\EdbZSp}k{\EdbZSp}u{\EdbZSp}s{\EdbZSp}h{\EdbZSp}i{\EdbZSp}m{\EdbZSp}a{\EdbZSp}-{\EdbZSp}u{\EdbZSp}.{\EdbZSp}a{\EdbZSp}c{\EdbZSp}.{\EdbZSp}j{\EdbZSp}p{\EdbZSp}/{\EdbZSp}臨{\EdbZSp}床{\EdbZSp}研{\EdbZSp}究{\EdbZSp}B{\EdbZSp}棟{\EdbZSp}2{\EdbZSp}F{\EdbZSp} {\EdbZSp}歯{\EdbZSp}科{\EdbZSp}放{\EdbZSp}射{\EdbZSp}学{\EdbZSp}講{\EdbZSp}座{\EdbZSp}・{\EdbZSp}第{\EdbZSp}2{\EdbZSp}研{\EdbZSp}究{\EdbZSp}室{\EdbZSp}/{\EdbZSp}6{\EdbZSp}3{\EdbZSp}3{\EdbZSp}-{\EdbZSp}7{\EdbZSp}3{\EdbZSp}6{\EdbZSp}2{\EdbZSp}){\EdbZSp}}{\EdbAlert{月{\EdbZSp}$\sim{}$金{\EdbZSp}1{\EdbZSp}6{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}$\sim{}$1{\EdbZSp}7{\EdbZSp}:{\EdbZSp}3{\EdbZSp}0{\EdbZSp}}}}%
\end{edb:lecture}%

\end{document}
